{
    "ltx_root": {
        "version": 4,
        "minor": 0,
        "ltx_data": [
            {
                "name": "EDA_PROBESET",
                "active": true,
                "debug_cores": [
                    {
                        "type": "XSDB_V3",
                        "name": "dbg_hub",
                        "spec": "labtools_xsdbm_v3",
                        "clk_input_freq_hz": "100000000"
                    },
                    {
                        "type": "ILA_V3",
                        "name": "u_ila_0",
                        "spec": "labtools_ila_v6",
                        "core_location": {
                            "user_chain": 1,
                            "slave_index": 0,
                            "bscan_switch_index": 0
                        },
                        "uuid": "23e7d65a79bc59f7bc47406c1714dfae",
                        "pins": [
                            {
                                "name": "probe0",
                                "id": 0,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 0,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_0",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe1",
                                "id": 1,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 1,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_1",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe2",
                                "id": 2,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 2,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_2",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe3",
                                "id": 3,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 3,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_3",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe4",
                                "id": 4,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 4,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_4",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe5",
                                "id": 5,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 5,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_5",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe6",
                                "id": 6,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_6",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe7",
                                "id": 7,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_7",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe8",
                                "id": 8,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_8",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe9",
                                "id": 9,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_9",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe10",
                                "id": 10,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 10,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_10",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe11",
                                "id": 11,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 11,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_11",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe12",
                                "id": 12,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 12,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_12",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe13",
                                "id": 13,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 13,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_13",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe14",
                                "id": 14,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 14,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_14",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe15",
                                "id": 15,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 15,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_15",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe16",
                                "id": 16,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 16,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_16",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe17",
                                "id": 17,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 17,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_17",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe18",
                                "id": 18,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 18,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_18",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe19",
                                "id": 19,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 19,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_19",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe20",
                                "id": 20,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 20,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_20",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe21",
                                "id": 21,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 21,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_21",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe22",
                                "id": 22,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 22,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_22",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe23",
                                "id": 23,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 23,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_23",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe24",
                                "id": 24,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 24,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_24",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe25",
                                "id": 25,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 25,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_25",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe26",
                                "id": 26,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 26,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_26",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe27",
                                "id": 27,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 27,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_27",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe28",
                                "id": 28,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 28,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_28",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe29",
                                "id": 29,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 29,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_29",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe30",
                                "id": 30,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 30,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_30",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe31",
                                "id": 31,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 31,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_31",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe32",
                                "id": 32,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 32,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_i_32",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe33",
                                "id": 33,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 33,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_0",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe34",
                                "id": 34,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 34,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_1",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe35",
                                "id": 35,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 35,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_2",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe36",
                                "id": 36,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 36,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_3",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe37",
                                "id": 37,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 37,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_4",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe38",
                                "id": 38,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 38,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_5",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe39",
                                "id": 39,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 39,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_6",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe40",
                                "id": 40,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 40,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_7",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe41",
                                "id": 41,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 41,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_8",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe42",
                                "id": 42,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 42,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_9",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe43",
                                "id": 43,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 43,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_10",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe44",
                                "id": 44,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 44,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_11",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe45",
                                "id": 45,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 45,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_12",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe46",
                                "id": 46,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 46,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_13",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe47",
                                "id": 47,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 47,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_14",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe48",
                                "id": 48,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 48,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_15",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe49",
                                "id": 49,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 49,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_16",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe50",
                                "id": 50,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 50,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_17",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe51",
                                "id": 51,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 51,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_18",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe52",
                                "id": 52,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 52,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_19",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe53",
                                "id": 53,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 53,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_20",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe54",
                                "id": 54,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 54,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_21",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe55",
                                "id": 55,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 55,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_22",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe56",
                                "id": 56,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 56,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_23",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe57",
                                "id": 57,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 57,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_24",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe58",
                                "id": 58,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 58,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_25",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe59",
                                "id": 59,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 59,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_26",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe60",
                                "id": 60,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 60,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_27",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe61",
                                "id": 61,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 61,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_28",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe62",
                                "id": 62,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 62,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_29",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe63",
                                "id": 63,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 63,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_30",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe64",
                                "id": 64,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 64,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_31",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe65",
                                "id": 65,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 65,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_o_32",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe66",
                                "id": 66,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 66,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_t_0",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe67",
                                "id": 67,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 67,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_t_1",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe68",
                                "id": 68,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 68,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_t_2",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe69",
                                "id": 69,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 69,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_t_3",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe70",
                                "id": 70,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 70,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_t_4",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe71",
                                "id": 71,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 71,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_t_5",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe72",
                                "id": 72,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 72,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_t_6",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe73",
                                "id": 73,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 73,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_t_7",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe74",
                                "id": 74,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 74,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_t_8",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe75",
                                "id": 75,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 75,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_t_9",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe76",
                                "id": 76,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 76,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "EMIO_0_tri_t_10",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            }
                        ]
                    }
                ]
            }
        ]
    }
}